Франсишку де Са де Миранда
Надеждата ми е сразена…

Превод от португалски: Симеон Хаджикосев, 1984

chitanka.info

Надеждата ми е сразена

и виждам — всичко се руши.

Смъртта всред пустата вселена

едничка ще ме утеши.

Защо с надежда чакам дните —

безсмислена и празна тя е.

Във нея впивам аз очите,

а зло и смърт ми тя вещае.

Изчезва всякаква надежда.

Животът — вечен водовърт.

И в него всичко е, изглежда,

само рождение — и смърт.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.